<script setup lang="ts">
// Plus de barre d'en-tête globale : le logo « Portfolios » et la déconnexion
// vivent désormais en haut de la colonne gauche de chaque page (BrandBar),
// laissant les colonnes centrale/droite occuper toute la hauteur.
</script>

<template>
  <div class="min-h-screen bg-[var(--fl-base)] text-[var(--fl-ink)] dark:bg-neutral-950 dark:text-white">
    <slot />
  </div>
</template>
